---
title: Робототехника
description: ..
date: '2022-09-01'
image: '/images/robottop.png'
---

<Image
  alt={`Регламент проведения соревнования. РоботТОП Junior 2023`}
  src={`/images/robottop.png`}
  width={1440}
  height={460}
  priority
/>

<p>Участникам необходимо подготовить робота, способного наиболее эффективно поменять местами оригинал статуэтки на ее реплику. Состязание проходит на автономных моделях роботов.</p>

## I. Участники:
* <p>Команда состоит из 2 - 3 учащихся с 1 по 11 класс</p>
* <p>Каждая команда на соревнованиях должна привезти с собой одного **уникального робота, витрину, статуэтку.**</p>
* <p>Возрастные группы участников разделяются по классам (команда первоклассников, 2-х, 3-х, 4-х и т.д.) (Класс ученика подтверждается документом). Если в команде присутствуют участники из разных классов, то определяется по самому старшему ученику.</p>
* <p>Отдельный человек может быть участником лишь одной команды, даже если обе  команды принадлежат к одной организации, при этом, обмен опытом всячески приветствуется. На  руководителя проекта (учитель, один из родителей, лидер группы, и т. п.) возрастные ограничения не распространяются, но робот должен быть полностью разработан и построен членами команды.</p>

## II. Задачи для робота:
## 1. Сохранение и экспонирование статуэтки. 
### Действия:
* За время подготовки команда должна поставить свою статуэтку на пьедестал.
* Во время подготовки команда должна предварительно поместить реплику в своего робота.
* Во время заеда робот должнен забрать статуэтку с пьедестала.
* После того как статуэтка будет взята, роботы должны поместить ее на витрину.
* Робот должн поставить реплику на пьедестал вместо статуэтки.
### Ограничения:
* Реплику и статуэтку нельзя складывать в стопку.
* Реплика считается стоящей на пьедестале только в том случае, если она находится на постаменте в  конце матча.
* Реплика представляет собой куб со стороной 60 мм.
* Статуэтка считается стоящей в витрине, если весь ее объем входит в габариты витрины.
* Статуэтка не может самостоятельно перемещаться ни внутри витрины, ни на игровой площадке.
* Статуэтка, построенная командой, имеет следующие ограничения по размерам:
  + Она должна помещаться в кубе со стороной 120 мм.
  + Она должна быть больше, чем куб со стороной 60 мм  для категории LEGO WEDO 30 мм.
  + Вес статуэтки не должен превышать 600г.
* Статуэтка может быть оснащена электроникой. В этом случае она должна иметь кнопку аварийной  остановки.
* Допускается использование простого тумблера в качестве кнопки аварийной остановки. Кнопка должна быть видна и доступна судьям в любое время.
* Статуэтка, все еще находящаяся под контролем робота в конце матча, не будет засчитана.
* Реплика, находящаяся под контролем робота в конце матча, не засчитывается.
### Баллы
* 2 балла за установку статуэтки на пьедестал во время подготовки;
* 5 баллов, если статуэтка отсутствует на пьедестале в конце игры;
* 10 баллов, если реплика находится на пьедестале в конце игры;
* 15 баллов, если статуэтка находится в витрине в конце игры;

<Image
  alt={`Рисунок 3 - Общий вид игрового поля`}
  src={`/images/zadanie.png`}
  width={512}
  height={256}
  priority
/>
Рисунок 4 - Перемещение статуэтки и реплики

## 2. Возвращение в лагерь в конце дня.
### Действия:
* После окончания матча робот должен быть остановлен в собственном лагере.
### Ограничения:
* Чтобы считаться действительным, вертикальная проекция робота должна хотя бы частично находиться  в пределах лагеря.
## Баллы:
* 20 баллов, если робот команды находится в одной из зон лагеря;
<p> 3. Оценка своей работы. </p>
* Устройство для отображения подсчета очков во время матча должно быть сделано командой:
+ Оно может быть статичным (лист бумаги, грифельная доска и т.д.) или динамическим (электронный дисплей); расположенным либо на роботе, либо на витрине  (пожалуйста, убедитесь, что витрина активирована).
### Действия и ограничения:
* Команда должна оценить количество очков, набранных в матче ее роботом. Для этого  возможны два исключающих варианта:
+ Предматчевая оценка на статическом дисплее: команда пишет счет, который она намерена сделать во время матча.
+ Оценка во время матча на динамическом устройстве отображения.
+ Область дисплея и его ориентация для чтения должны быть легко различимы и идентифицируемы  судьями.
+ Предполагаемый счет является целым числом и должен быть выражен в десятичной системе  исчисления.
+ В случае динамических дисплеев оценочный счет должен отображаться и после окончания матча.
+ Ни при каких обстоятельствах счет не должен меняться после окончания матча, иначе бонус будет аннулирован!
### Баллы:
<p> Оценка основывается на всех предыдущих действиях. </p>
* Бонус считается по следующей формуле: Бонус = 0.3 x Баллы – Разница
* Баллы – набранные во время матча баллы за обычные задания.
* Разница – математическая разница между предсказанными очками и набранными (модуль разности). • Бонус – целое число (округленное вверх).
* Бонус прибавляется к баллам команды
* Отрицательный бонус округляется до 0.
* Нулевое число баллов не может приносить бонуса

## 3. Установка витрины: 
Для этого действия используются витрина и статуэтка.
### Действия:
* Команда должна установить свою витрину в выставочном зале во время подготовки.
* Витрина будет активирована во время матча путем размещения в ней статуэтки. Цель - выделить  статуэтку хотя бы одним светящимся элементом.
### Ограничения:
* Активация витрины должна быть произведена в момент размещения статуэтки. Активация может  осуществляться любым способом, в том числе беспроводным.
* Витрина должна иметь как минимум один светящийся элемент, активируемый установленной  статуэткой. Этот элемент должен быть виден публике, но не должен никого ослеплять. Этот светящийся  элемент может находиться внутри статуэтки, в этом случае электропитание должно обеспечиваться от витрины.
* Витрина считается активированной, если она явно изменила свою форму или внешний вид по сравнению с началом матча.
* Вертикальная проекция витрины не должна пересекать границы выставочного зала в любое время.
* Витрина имеет следующие ограничения по размерам (статуэтка включена) :
  + Максимальная глубина: 222 мм.
  + Максимальная ширина: 450 мм.
  + Максимальная высота: 430 мм.
  + Вес витрины не должен превышать 3 кг.
* Для участников группы LEGO WEDO витрина устанавливатся на поле без возвышенорсти.
* После окончания матча, активированный источник света должен продолжать работать.
* Витрина может содержать источник электрического питания. В этом случае должна присутствовать  кнопка аварийной остановки, которая непосредственно выключает витрину. Кнопка аварийной остановки имеет те же характеристики, что и кнопка аварийной остановки робота. Выключатель  должен быть видимым, легко доступным и находиться на одной высоте. До начала матча витрина  может быть включена в сеть без активации.
* Допускается подача питания на витрину, подключив ее к источнику питания панели управления, но ни  при каких обстоятельствах витрина не может быть активирована панелью управления робота.  Соединительные кабели не учитываются в ограничениях по размерам.
* Это действие не должно быть опасным для публики, людей вокруг стола, игровой площадки или  роботов.
* Витрина не может быть активирована внешним элементом (командой, пультом дистанционного  управления, ...).
### Баллы:
* 2 балла за установку витрины во время подготовки;
* 5 дополнительных баллов, если витрина активирована;

## III Поле:
* Организаторы соревнований стремятся изготовить Игровую Зону как можно точнее и ближе к эталону. Тем не менее они вправе внести некоторые изменения, если сочтут их необходимыми. Жалобы, связанные с отклонениями размеров, не рассматриваются.
Имейте в виду, что качество поверхностей разных игровых полей может отличаться, также оно может  ухудшаться в ходе соревнований по естественным причинам.
* Размер – 1200х2400 мм с  бортиками высотой 70мм.
* Макет поля указано на рисунке 2.

<Image
  alt={`Рисунок 4 - Общий вид игрового поля`}
  src={`/images/polegon.png`}
  width={256}
  height={512}
  priority
/>
Рисунок 2 - Общий вид игрового поля
### Зоны на игровом поле:
### СТАРТОВЫЕ ЗОНЫ
* У каждой команды есть своя стартовая зона для роботов. Это прямоугольная поверхность отделенная границей полоской цвета команды (граница включена в стартовую зону).
### Ограничения
* До старта, вертикальная проекция роботов не должна выходить за пределы стартовой зоны. Убедитесь, что ваши роботы полностью помещаются в стартовую зону.
* Робот может нависать над бортиком, но  не выходить за пределы Игрового Поля.
* Цветные линии включены в стартовую зону. Во время всего матча роботам запрещается находиться в стартовой зоне другой команды.

## IV Робот:
* Роботы,  использующие в конструкции коммерчески приобретенное шасси или основу, могут быть недопущены к соревнованиям.
* Одна организация (клуб, школа и т. п.) может зарегистрировать несколько команд, только если это допускается  регистрационными требованиями. Принятие подобных требований  является обязательным для участников соревнований.
* В том случае, если робот был представлен, построен или изменен наставником в одиночку, организаторы могут дисквалифицировать или не допустить участие команды в соревнованиях. Участники должны быть способны описать и объяснить процесс создания робота. Строго запрещается изменение робота наставником во время соревнования, но он может руководить и давать советы.
* Размеры роботов и всех элементов, созданных командами, строго ограничены. Настоятельно рекомендуется включать допуски.
* Периметр робота - это периметр выпуклой оболочки его вертикальной проекции на поверхность. Измеряется он, как показано на рисунках ниже:

<Image
  alt={`Рисунок 5 - Общий вид игрового поля`}
  src={`/images/sizerobot.png`}
  width={612}
  height={512}
  priority
/>
Рисунок 5 - Размеры робота

* Периметр робота не должен превышать 1200 мм во время старта. Периметр полностью развернутого робота не должен превышать 1300 мм во время матча. Разрешается изменять форму выпуклой оболочки во время игры,  если ее периметр всегда учитывает ограничение максимального периметра.
* В любой момент, во время матча, высота каждого робота не должна превышать 350 мм. Кнопка Аварийной  остановки может быть расположена на высоте 375 мм.
* Когда робот манипулирует объектом, высота этого объекта не может превышать 350 мм
### Источники энергии:
* Разрешены любые источники энергии, встроенные в робота и другие разработанные системы (аккумуляторы,  сжатый воздух, энергия гравитации…), за исключением источников энергии, использующих химические  реакции, такие как горение или взрыв, которые запрещены из соображений безопасности. Кроме того,  запрещено использование живых существ, коррозионных составов и расплескивание жидкостей.
* Если у вас есть сомнения в отношении необычного источника энергии, лучше заранее посоветуйтесь с  судейским комитетом, предоставляя соответствующую техническую документацию.
* Для предотвращения возгорания рекомендуется обращать особое внимание на выбор проводников в  зависимости от проходящего через них тока. Кроме того, рекомендуется защитить систему питания, установив  предохранитель как можно ближе к аккумулятору.
### Аккумулятор:
* Разрешено использовать только немодифицированные батареи.
* Роботы должны быть в состоянии участвовать в трёх матчах подряд. Обратите внимание, что это время, помимо прочего, включает период ожидания, во время которого робот включен и ожидает старта.
* Командам настоятельно рекомендуется приготовить несколько наборов аккумуляторов и обеспечить легкий  доступ к ним для проведения замены в случае необходимости. Всегда держите наготове набор полностью  заряженных аккумуляторов.
* <b> Особое внимание к аккумуляторам на основе Лития:</b>
* Литиевые батареи известны своей нестабильностью и могут легко воспламениться, если не будут приняты  определенные меры предосторожности.
* Использование батарей на основе Лития (например, Li-ion / Li-Po / Li-Fe) разрешается при соблюдении  следующих условий:
  + Подходящее, выпущенное промышленным способом, зарядное устройство, которое должно быть  предоставлено на этапе допуска к соревнованиям.
  + Батареи постоянно хранятся в специальном сертифицированном огнеупорном контейнере (например,  огнестойком мешке), как во время соревнований, так и в боксах участников, а также во время  транспортировки робота!
  + Настоятельно рекомендуется снабжать робота системой обнаружения разряда батарей • Данные ограничения снимаются только в случае:
  + Батарей Lego™ Mindstorms / ноутбука / мобильного телефона и только до тех пор пока они не  вынуты из "родного" устройства и они используются по назначению, которое определил производитель.
  + Lithium-Iron батарей (LifePo4)
  + Источник питания, передаваемый роботу, может быть только электрическим. Максимально допустимое  напряжение составляет 13,8 В (измеряется между любыми двумя проводами кабеля и робота). Этот источник  напряжения не предоставляется организаторами. С другой стороны, команды имеют доступ к стандарту  (стандарт 230 В 50 Гц) и могут использовать батареи.
+ Клеммы кабелей должны быть изолированы.
### Необходимые элементы на роботе
* На одной из сторон робота должна быть оставлена прямоугольная площадка 100мм x 70мм. По возможности, данная область должна быть видна с наивысшей точки игрового поля. Она так  же должна быть визуально доступной на протяжении большей части матча. Команды могут получить наклейки,  предназначенные для размещения в этой области.
* Командам настоятельно рекомендуется делать механизмы внутри робота видимыми для зрителей и других участников. Это создает атмосферу обучения и передачи знаний, необходимую для того, чтобы понять  принцип действия роботов.
### Стартовый шнур робота:
* В начале матча робот должен быть запущен так  называемым «Стартовым Устройством». Оно должно приводиться в действие выдергиванием шнура длиной  как минимум 500 мм. После запуска шнур не должен оставаться прикрепленным к роботу. Любые другие  системы запуска (например, пульт дистанционного управления, ручной тумблер, отжатие кнопки аварийного  выключения и т. п.) не будут одобрены.
### Кнопка аварийного выключения робота.
* У роботов, использующих батареи для питания, должна быть кнопка аварийного выключения красного цвета и диаметром как минимум 20 мм. Ее  следует разместить в верхней части робота, в безопасном месте, легко доступном для судей в любой момент  матча. Допускается, чтобы Кнопка Аварийного Выключения в поднятом состоянии превышала высоту робота на  25 мм.
* Активация кнопки должна происходить от простого поступательного движения вниз (например, нажатие  ладонью). Сразу после активации Кнопки Аварийного Выключения должна прекратиться работа всех приводов  робота, оставляя их в свободном состоянии (т. е. НЕ в состоянии активного торможения – обесточенными).
* При проектировании роботов рекомендуется учитывать возможные неровности игровых площадок.
### Система управления роботом:
* Команды могут использовать любой тип системы управления для робота (аналоговый, микропроцессорный,  микроконтроллер, встроенный компьютер, программируемая логика и т. д.).
* Эти системы должны быть полностью интегрированы в робота.
* Система управления должна позволять роботу передвигаться при любом цвете(расположении на поле), предоставленных командам. В идеале, он должен быть настроен незадолго до оглашения цвета команды.


## V Порядок проведения:
* Перед началом очередного матча у каждой команды есть 2 минуты, чтобы подготовить робота, а так же  другое оборудование к игре на Поле. Команда, не подготовившая своего робота вовремя, будет  дисквалифицирована.
* После завершения этапа подготовки роботов, судьи уточняют у участников их готовность. С этого момента  командам запрещается прикасаться к роботам. Также с этого момента претензии относительно состояния Игровых Элементов или их расположения в  Игровой Зоне, не принимаются к обсуждению.
* Если команда готова к матчу, этап подготовки можно сократить и начать матч по готовности команды!
### Заезд:
* После короткого обратного отсчета судья подаст сигнал к запуску роботов. Во время заезда ни при каких обстоятельствах не разрешается трогать роботов, Игровые Элементы или Игровое Поле (исключение  представляет только особое указание судьи). Также не разрешается нажимать на Кнопку Аварийного  Выключения! Любое воздействие на робота, Игровой Элемент или Игровое Поле без явного разрешения судьи  может привести к дисквалификации команды с матча. Продолжительность одно матча 100 секунд.
Любой объект, покинувший Игровое Поле во время матча, обратно возвращать запрещено. По истечении основного времени матча роботы должны прекратить всякое передвижение по полю и  остановить все свои приводы.
* После окончания заезда никто кроме судьи не имеет права трогать роботов и Игровые Элементы. Затем судьи  должны подсчитать баллы и объявить результат матча (подробности подсчета см. следующий раздел). После  этого команды могут забрать своих роботов из Игровой Зоны. Если команды с чем-то несогласны, то они могут спокойно изложить свои аргументы судьям. Роботы  продолжают оставаться на своих местах до окончания спора.
* Помните, что только 2 члена команды должны  находиться в Игровой Зоне! В итоге судья выносит окончательное решение. В случае, если найти решение в обсуждении не удается, судьи оставляют за собой решение о необходимости  переигровки матча.
* Команда объявляется дисквалифицированной с матча, если ни один из роботов команды полностью не  покинул стартовую площадку в течение матча, была нажата кнопка экстренной остановки или если судья вынес  соответствующее решение по итогам матча.
* Нажатие кнопки экстренной остановки может привести к штрафу или дисквалификации с матча.
### СИСТЕМА БАЛЛОВ
* Выезд из лагеря:
  + 5 баллов, если робот после старта самостоятельно покинул полностью стартовую зону;
* Возвращение на место в лагерь:
  + 20 баллов, если один робот команды находятся в лагере;
* Сохранение и выставление статуэтки:
  + 2 балла за установку статуэтки на пьедестал во время подготовки;
  + 5 баллов, если статуэтка отсутствует на пьедестале в конце игры;
  + 10 баллов, если статуэтка находится на пьедестале в конце игры;
  + 15 баллов, если статуэтка находится в витрине в конце игры;
* Витрина:
  + 2 балла за установку витрины во время подготовки;
  + 5 дополнительных баллов, если витрина активирована во время игры;
* Скорость выполнения задания:
  + 60 секунд минус время выполнения полного задания роботом = дополнительные баллы. (пример: 60 - 54 = 6 балов)
* Оценка производительности:
  + Оценка основана на предыдущих действиях
  + Бонус считается по следующей формуле: Бонус = 0.3 x Баллы - Разница
  + Баллы – набранные во время матча баллы за обычные задания.
  + Разница – математическая разница между предсказанными очками и набранными (неотрицательна). • Бонус – целое число (округленное вверх).
  + Бонус прибавляется к баллам команды
  + Отрицательный бонус округляется до 0.
  + Нулевое число баллов не может приносить бонуса.
  + Бонус за «недисквалификацию» не учитывается в прогнозе
  + Штрафы не учитываются в прогнозе
  + ВНИМАНИЕ! Игровой Элемент, который удерживается роботом не приносит баллы. Проверка осуществляется путем передвижения шасси робота в естественной манере, если Элемент движется вместе с роботом – он не засчитывается.
### Штрафы:
* Штраф приводит к потере 20 баллов в счете команды в оштрафованном матче.
* Отрицательный счет округляется до 0.
* Штрафы предназначены для компенсации урона или созданных помех, которые являются следствием ЧП во время проведения матча. Штрафная ситуация рассматривается как несоблюдение правил: такая ситуация должна оставаться исключительной! В случае повторяющихся штрафов, судьи имеют право дисквалифицировать команду как с матча, так и с соревнований. Судейский комитет также будет обращать внимание на штрафы, накопленные командами в течение отборочных региональных и / или национальных турах соревнований.
### Бонусные баллы:
* 1 бонусный балл присуждается команде, которая не была дисквалифицирована в ходе матча.
* Случаи дисквалификации:
  + Баллы дисквалифицированной команды приравниваются к нулю.
## Допуск к заездам:
### СТАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
* Перед тем, как выступать на Поле, роботы осматриваются судьей, который проверяет их на  соответствие правилам. Роботы должны быть готовы к демонстрации всех своих возможных действий.
### ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА:
* Роботы должны в течение 100 секунд продемонстрировать хотя бы одно действие, приносящее минимальное  количество очков. Роботы проверяются на Игровом Поле. Также может быть  проверено соответствие некоторым обязательным требованиям правил (например, наличие таймера).
### ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОБОТЕ:
* В случае значительных технических изменений (функциональных, структурных, размерных...), выполненных  после прохождения этапа допуска к соревнованиям, необходимо сообщить о них судье. Судьи должны  утвердить изменения и, если посчитают необходимым, могут назначить повторную проверку роботу,  подвергшемуся доработке.
Если организаторы считают, что робот был модифицирован, может потребоваться повторная гомологизация  робота, что запрещает ему соревноваться до тех пор, пока не будет получен повторный допуск.
## VI Определение победитлей
* В каждой возрастной группе определяется команды занивщае 1,2,3 местот по количеству балов от максимальному к минимальному.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
* Во время соревнований только двум членам команды разрешен доступ к зоне ожидания матча и к Игровой  Зоне. На пути к Игровой Зоне могут встречаться ступеньки или лестницы, поэтому рекомендуется делать  вспомогательное оборудование удобным для переноски
* Роботы должны быть сделаны из хорошо соединенных частей – части Роботов не  должны отделяться и оставаться на Игровом Поле во время матча. Исключением в этом случае являются  подобранные Игровые Элементы.
* Роботы не должны прикреплять себя к игровому полю (например, используя вакуумные присоски).
* Каждая команда должна разработать уникальный и оригинальный набор роботов. Поэтому не разрешается  проектировать роботов, которые в значительной степени аналогичны роботам других команд (например,  идентичные колесные базы или исполнительные механизмы). В случае сомнений обращайтесь в судейский  комитет.
* Используйте воображение и творите! Устройте развлекательное шоу для зрителей и СМИ, ваш робот может  выражать эмоции, воспроизводить звуки или играть музыку.

## БЕЗОПАСНОСТЬ
* Все системы должны соответствовать существующим  национальным стандартам. В частности, используемые системы должны  соответствовать официальным нормам безопасности жизнедеятельности и быть безопасными для участников и зрителей во время и вне матчей (например, в боксах команды или в процессе ожидания/подготовки матча). У роботов не должно быть никаких опасных выступающих или острых частей.
* Строго запрещается использование жидких, едких и пиротехнических материалов или живых существ в роботе. Все роботы должны соответствовать официальным стандартам «низкого напряжения». То есть электрические  напряжения, используемые в роботах или Маяках, не должны превышать 48v. Напряжения выше 48v могут быть использованы только внутри закрытых устройств, произведенных  промышленным способом (таких, как лазеры, подсветка LCD панели), если эти устройства не были  модифицированы, и если они соответствуют национальным нормативным требованиям.
* Как правило, любой механизм или система, признанная судьями как потенциально опасная, будет запрещена к  применению и должна быть удалена из робота до соревнований, иначе команда будет дисквалифицирована с  соревнований.

## Приложение
### Выставочный зал
  **Размеры:**
  * Высота: 70 мм
  * Ширина: 150 мм
  * Длина: 400 мм

<Image
  alt={`Рисунок 3 - Выставочный зал`}
  src={`/images/vistZal.jpg`}
  width={612}
  height={412}
  priority
/>

<Image
  alt={`Рисунок 3 - Выставочный зал`}
  src={`/images/vistzal2.jpg`}
  width={612}
  height={412}
  priority
/>
### Пьедестал:
  **Размеры:**
  * Высота: 90 мм
  * Ширина: 150 мм
  * Длина: 400 мм

<Image
  alt={`Рисунок 3 - Пьедестал`}
  src={`/images/pedistal.jpg`}
  width={612}
  height={412}
  priority
/>

<Image
  alt={`Рисунок 3 - Пьедестал`}
  src={`/images/pedistal2.jpg`}
  width={612}
  height={412}
  priority
/>
На главную [Главная](/)